--
-- Structure de la table `logsCount`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logsCount` (
  `jour` date NOT NULL COMMENT 'Jour de la consommation',
  `idClient` int(11) NOT NULL,
  `service` char(20) NOT NULL,
  `login` char(20) NOT NULL,
  `log` char(20) NOT NULL COMMENT 'Nom de l''élément consommé',
  `conso` int(11) NOT NULL COMMENT 'Nombre de consommation',
  `batchUpdate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT 'Date de mise à jour par Batch',
  UNIQUE KEY `jour` (`jour`,`idClient`,`service`,`login`,`log`)
) ENGINE=MyISAM COMMENT='Calcul des consommations';